Rudolf Krügener an W. C. Röntgen (09.01.1896)
author: Rudolf Krügener
edition published: 2023-10-05
availability: CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><teiHeader><fileDesc><titleStmt><title type="main">80474</title></titleStmt><publicationStmt><publisher>tranScriptorium</publisher></publicationStmt><sourceDesc><bibl> <publisher>TRP document creator: Marcel Michels, M.A.</publisher></bibl></sourceDesc></fileDesc></teiHeader><facsimile xml:id="facs_1"><surface lrx="2510" lry="3164" ulx="0" uly="0"><graphic height="3164px" url="80474_1.jpg" width="2510px"/><zone points="65,116 65,2808 2448,2808 2448,116" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_r1"> </zone></surface></facsimile><text><body><pb facs="#facs_1" n="1"/><p facs="#facs_1_r1"> <lb facs="#facs_1_r1l5" n="N001"/>D<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0; superscript:true;">R</hi>. R. K<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0;">RÜGENER</hi> <lb facs="#facs_1_r1l1" n="N002"/>FABRIK <lb facs="#facs_1_r1l3" n="N003"/>photographischer Apparate. <lb facs="#facs_1_r1l6" n="N004"/>Kontor: 11 Königstrasse, Bockenheim. <lb facs="#facs_1_r1l9" n="N005"/>Depeschen: <lb facs="#facs_1_r1l10" n="N006"/>K<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0;">RÜGENER</hi>, B<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0;">OCKENHEIM</hi>. <lb facs="#facs_1_r1l12" n="N007"/>Bahnsendungen: <lb facs="#facs_1_r1l14" n="N008"/>S<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0;">TATION</hi> B<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0;">OCKENHEIM</hi> <lb facs="#facs_1_r1l15" n="N009"/>der Main-Weser-Bahn <lb facs="#facs_1_r1l17" n="N010"/>Fernsprecher No. 10. <lb facs="#facs_1_r1l19" n="N011"/>Giro-Conto bei der Reichsbank. <lb facs="#facs_1_r1l11" n="N012"/>Bockenheim-Frankfurt a. M., den 9 Jan 1896 <lb facs="#facs_1_r1l13" n="N013"/>Herrn <lb facs="#facs_1_r1l16" n="N014"/> Professor Dr. Conr. Wilh Röntgen <lb facs="#facs_1_r1l18" n="N015"/> Würzburg <lb facs="#facs_1_r1l20" n="N016"/>Antwort auf Ihr Schreiben vom.... Mit Bezug auf mein Schreiben vom.... <lb facs="#facs_1_r1l22" n="N017"/>Sehr geehrter Herr Professor! <lb facs="#facs_1_r1l23" n="N018"/>Da ich mich für Ihre neue Entdeckung, mit <lb facs="#facs_1_line_1593863605007_201" n="N019"/>Hilfe der Strahlen der Crook'schen Röhre zu photographieren <lb facs="#facs_1_line_1593863609499_205" n="N020"/>außerordentlich interessiere, so richte ich hiermit die ganz <lb facs="#facs_1_line_1593863613888_209" n="N021"/>ergebene Bitte an Sie, mir einige Andeutungen <lb facs="#facs_1_r1l30" n="N022"/>zu geben, damit ich die hochinteressanten Versuche <lb facs="#facs_1_line_1593863633885_216" n="N023"/>wiederholen kann. Ich würde dann die Appate <lb facs="#facs_1_r1l33" n="N024"/>herstellen, wie sie für Ärzte am Zweckmäßigsten <lb facs="#facs_1_r1l34" n="N025"/>sind. Damit ich Ihre kostbare Zeit nicht zu sehr <lb facs="#facs_1_r1l35" n="N026"/>in Anspruch nehme, erlaube ich mir einen <lb facs="#facs_1_r1l36" n="N027"/>Fragezettel beizulegen, auf welchen Sie gefl die <lb facs="#facs_1_r1l37" n="N028"/>Antwort in knappen Worten schreiben wollen. <lb facs="#facs_1_r1l38" n="N029"/>Sollte ich Ihnen in technischer Beziehung in irgend <lb facs="#facs_1_r1l39" n="N030"/>einer Weise dienen können, so stelle ich mich <lb facs="#facs_1_r1l40" n="N031"/>Ihnen gerne zur Verfügung. <lb facs="#facs_1_r1l41" n="N032"/>Ihnen im Voraus den besten Dank sagend zeichne <lb facs="#facs_1_r1l42" n="N033"/> Hochachtungsvoll <lb facs="#facs_1_r1l43" n="N034"/> Dr. R. Krügener</p><p facs="#facs_1_r2"/><p facs="#facs_1_r3"/><pb facs="#facs_2" n="2"/><p facs="#facs_2_r1"> <lb facs="#facs_2_r1l1" n="N001"/>D<hi rend="fontSize:0.0; kerning:0; superscript:true;">r</hi>. R. Krügener <lb facs="#facs_2_r1l2" n="N002"/>Telegramme: K<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0;">RÜGENER</hi>, B<hi rend="smallCaps:true; fontSize:0.0; kerning:0;">OCKENHEIM</hi> <lb facs="#facs_2_r1l4" n="N003"/>Welche der Formen der Crook'schen <lb facs="#facs_2_r1l5" n="N004"/>Röhre benutzen Sie? Ich denke <lb facs="#facs_2_r1l6" n="N005"/>mir eine kugelförmige, oder ei- <lb facs="#facs_2_r1l7" n="N006"/>förmige, welche an zwei gegenüber <lb facs="#facs_2_r1l8" n="N007"/>liegenden Stellen eingeschmolzene <lb facs="#facs_2_r1l9" n="N008"/>Platindräthe hat. - <lb facs="#facs_2_r1l10" n="N009"/>Die Röhre selbst enthält wohl <lb facs="#facs_2_r1l11" n="N010"/>keinerlei feste Körper? - <lb facs="#facs_2_r1l12" n="N011"/>Ist zu den Versuchen ein großer <lb facs="#facs_2_r1l13" n="N012"/>Funken Induktor nothwendig <lb facs="#facs_2_r1l14" n="N013"/>oder genügt ein mittlerer oder <lb facs="#facs_2_r1l15" n="N014"/>kleiner? Ev. welche Funkenlänge. <lb facs="#facs_2_r1l16" n="N015"/>Hat bei der Aufnahme der <lb facs="#facs_2_r1l17" n="N016"/>zu photogr. Körper seinen Platz <lb facs="#facs_2_r1l18" n="N017"/><hi rend="strikethrough:true; fontSize:0.0; kerning:0;">zwischen Objectiv und Ob</hi> hinter <lb facs="#facs_2_r1l19" n="N018"/>dem Objektiv, oder werden die <lb facs="#facs_2_r1l20" n="N019"/>Strahlen seitlich gegen dasselbe <lb facs="#facs_2_r1l21" n="N020"/>reflektiert? <lb facs="#facs_2_r1l22" n="N021"/>Die Belichtungszeit wird <lb facs="#facs_2_r1l23" n="N022"/>wohl abhängen von der An- <lb facs="#facs_2_r1l24" n="N023"/>wendung eines mehr oder <lb facs="#facs_2_r1l25" n="N024"/>weniger kräftigen Funken <lb facs="#facs_2_line_1593867780821_360" n="N025"/>Induktors. Ist dieselbe sehr <lb facs="#facs_2_r1l28" n="N026"/>lang oder relativ kurz?</p></body></text></TEI>